20	3
1	Chip	Chip	0	8	3	99999	
2	Probe	Probe	0	8	3	99999	
3	Y	Y	0	8	3	99999	
UNIT	Chip	Probe	Y	
CASE1	1	1	18.00	
CASE2	2	1	13.00	
CASE3	3	1	15.00	
CASE4	4	1	19.00	
CASE5	1	2	11.00	
CASE6	2	2	7.00	
CASE7	3	2	6.00	
CASE8	4	2	15.00	
CASE9	1	3	8.00	
CASE10	2	3	5.00	
CASE11	3	3	7.00	
CASE12	4	3	12.00	
CASE13	1	4	21.00	
CASE14	2	4	16.00	
CASE15	3	4	16.00	
CASE16	4	4	18.00	
CASE17	1	5	4.00	
CASE18	2	5	7.00	
CASE19	3	5	6.00	
CASE20	4	5	5.00	
