20	5
1	normal	normal	0	8	3	99999	
2	Norm2	Norm2	0	8	3	99999	
3	aNormal	aNormal	0	8	3	99999	
4	BNorm2	BNorm2	0	8	3	99999	
5	y	y	0	8	3	99999	
0	normal	Norm2	aNormal	BNorm2	y	
1	0.40	0.16	1.99	0.32	2.31	
2	-1.20	1.43	-5.99	2.86	-3.13	
3	-0.49	0.24	-2.43	0.48	-1.95	
4	-1.91	3.64	-9.54	7.28	-2.26	
5	-0.84	0.71	-4.21	1.42	-2.79	
6	-0.30	0.09	-1.50	0.18	-1.32	
7	0.70	0.48	3.48	0.96	4.44	
8	1.12	1.25	5.58	2.50	8.08	
9	0.48	0.23	2.40	0.46	2.86	
10	1.10	1.21	5.50	2.42	7.92	
11	-0.94	0.89	-4.72	1.78	-2.94	
12	-0.22	0.05	-1.09	0.10	-0.99	
13	0.81	0.66	4.05	1.32	5.37	
14	-0.06	0.00	-0.31	0.00	-0.31	
15	0.67	0.45	3.36	0.90	4.26	
16	-0.02	0.00	-0.10	0.00	-0.10	
17	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	
18	0.02	0.00	0.08	0.00	0.08	
19	1.20	1.44	6.00	2.88	8.88	
20	0.98	0.96	4.90	1.92	6.82	
